(a) Ref. [26]

(b) Figure 9: Oil-flow visualization at M1 = 1.2, ReD = 650, 000, α = 19ffi.

(a) Ref. [26]

(b) Figure 10: Oil-flow visualization at M1 = 1.2, ReD = 650, 000, α = 27.5ffi.

Figure 11: Axial pressure distribution on the model surface at α = 0ffi.